NAME            vxsamp
DESCRIPTION     'vxBase Sample Application'
EXETYPE         WINDOWS

CODE            PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA            PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE        2048
STACKSIZE       10240

EXPORTS         vxWndProc      @1
                vxTypeEditDlg  @2

